目錄

簡介

為什麼TANDBERG VCS與TANDBERG Codian內建網守相鄰時出現問題？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway和Cisco TelePresence MCU MSE 8510產品。

在TANDBERG Codian內建網守旁邊的TANDBERG VCS上，我為什麼會遇到麻煩？

A.極少數裝置（如TANDBERG VCS）在LRQ中傳送終端識別符號元素。在Codian MCU 2.3版之前，內建網守檢查了此端點識別符號元素，並認為裝置是端點，如果識別符號未註冊，則拒絕請求。

從MCU 2.3(1.0)版本開始，不再執行檢查。如果您在Codian MCU上的內建網守附近遇到困難，請將MCU升級到網站上提供的最新版本。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems