目錄

簡介

使用Codian ISDN GW時，為什麼我的Codian MCU或IP終端不會從TANDBERG MXP終端接收任何影片？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence MCU 4505和Cisco TelePresence MCU MSE 8510產品。

問：在使用Codian ISDN GW時，為什麼我的Codian MCU或IP終端不會從TANDBERG MXP終端接收任何影片？

答：請查看我們的終端互操作性資料庫或發行版本註釋，以檢查您使用的軟體版本或型號與我們的ISDN GW/MCU/IP裝置是否存在任何已知的互操作性問題 。

此外，在TANDBERG MXP的Web介面上，轉至System Configuration > ISDN/H.320 Network，確保H.331已禁用。（如果已啟用，請立即停用）。 然後檢查影片問題是否已解決。

過去，終端啟用此選項的客戶無法向ISDN GW傳送任何影片。H.331協定是廣播的標準，當啟用此標準時，它只從發射機向接收機傳送資料，並阻止任何H.320終端將任何資訊從接收機傳送回發射機。如果在TANDBERG端點上啟用此選項，則即使它將能夠從ISDN GW接收影片，H.331協定也不會允許它向ISDN GW傳送任何影片，因此MCU或IP端點也不會接收任何影片。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems