目錄

簡介

Codian串列電纜的引腳是什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 833210 Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050、Cisco TelePresence MSE 8000、Cisco TelePresence MCU MSE 8510和Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610產品。

Codian串列電纜的引出線是什麼？

A.

凸式RJ45引腳

連線到

凹頭DB9針腳

1

—

8

2

—

6

3 MCU TX

—

2

4 GND

—

5

5 GND

—

5

6 MCU RX

—

3

7

—

4

8

—

7

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems