目錄

簡介

TANDBERG Codian產品的SMNP系統OID是什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 833210 Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence MSE 8000和Cisco TelePresence MCU MSE 8510產品。

問：TANDBERG Codian產品的SMNP系統OID是什麼？

A. Codian產品的系統對象ID(OID)因產品型別而異。它們的格式為：

1.2.826.0.1.4616240.1.<產品ID.>.<產品編號>。

產品ID為：

- MCU:1

- IP VCR:2

- ISDN GW:3

- IP GW:4

例如：

MCU 4215的OID為1.2.826.0.1.4616240.1.4215

ISDN GW 3240的OID為1.2.826.0.1.4616240.1.3.3240

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems