目錄

簡介

如何在Codian產品上調整夏令時更改？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 833210 Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050、Cisco TelePresence MCU MSE 8510和Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610產品。

在Codian產品上，如何調整夏令時更改？

A.目前的Codian裝置不自動調整夏令時。當時間發生變化時，您需要在Codian裝置上手動調整時間（如果使用NTP，則為UTC偏移）。轉到設定>時間執行此操作。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems