目錄

簡介

Codian產品支援哪些SNMP MIB?

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 833210 Cisco TelePresence MCU 4505和Cisco TelePresence MCU MSE 8510產品。

問： Codian產品支援哪些SNMP MIB?

答：我們支援簡單網路管理協定(SNMP)，該協定允許您使用現有的網路管理工具（如HP OpenView監控器）來監控Codian產品。Codian產品具有基本系統和網路的通用MIB II支援。裝置和刀片可以接收和響應SNMPv1和SNMPv2c請求，並支援多個標準MIB，如下所示。（所有SNMP陷阱消息均使用SNMPv1傳送。）

- RFC 1213（唯讀）

- 系統

- 介面

- 在

- IP

- icmp

- tcp

- udp

- snmp

此外，IP VCR支援UCD-SNMP用於磁碟。

還支援以下標準陷阱：

- 冷啟動

- 驗證失敗

附註：未使用TANDBERG Codian專有MIB。所有MIB均為只讀。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems