目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

點對點會議（從TMS預訂，沒有網橋參與）。

使用TMS管理的網橋(Conductor、思科會議伺服器(CMS)、網真伺服器(TPS)、媒體控制單元(MCU))時。

使用外部託管會議預訂會議。

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何在Telepresence Management Server(TMS)中配置會議的會議結束通知。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco TMS

- 運行網真編解碼器(TC)或合作終端(CE)軟體的思科終端

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- TMS 15.x

- 運行TC或CE軟體(CE9.x)的思科終端

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

會議結束通知會顯示在終端上，如下圖所示：

設定

Conference End Notification引數是可配置的。要多次顯示消息，請用逗號分隔分鐘。例如，1,5會在會議預定結束前5分1分鐘顯示消息。

要配置會議結束通知，請導航至TMS > Administrative Tools > Configuration > Conference Settings，然後導航至Conference Ending部分，如下圖所示：

下面說明了此設定如何應用於不同型別的會議：

點對點會議（從TMS預訂，沒有網橋參與）。

當在TMS中安排具有2個端點（無網橋）的會議時，TMS會向端點傳送ApplicationIon程式設計介面(API)，如下圖所示：

Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command '/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

使用TMS管理的網橋(Conductor、思科會議伺服器(CMS)、網真伺服器(TPS)、媒體控制單元(MCU))時。

如果通過CMS安排會議，請使用顯示關於會議結束的影片內警告設定，如下圖所示：

如果設定為Yes，遠端參與者會收到有關會議結束的影片內警告。此設定僅適用於承載在網橋上的多點會議。

1. 預訂一個具有2個端點的會議並在TMS中包括網橋，如下圖所示：

2.來自TMS的事件日誌如圖所示：

如果將此選項設定為否，則TMS會將消息傳送到各個端點

1.預訂一個具有2個端點的會議並在TMS中包括一個網橋，如下圖所示：

2. TMS事件日誌如圖所示：

使用外部託管會議預訂會議。

當您使用外部託管會議預訂會議時，TMS上只有極少數功能可用。TMS無法控制預訂。TMS不會結束會議。

例如，預訂會議並使用外部託管地址，預定會議時間為3分鐘，會議按時開始，但會議從未斷開連線。會議將持續超過15分鐘。

TMS不會斷開呼叫，因此TMS不會傳送此類會議的結束會議通知，如下圖所示：

TMS事件日誌並不指示終端已斷開與會議的連線，如下圖所示：

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。