目錄

簡介

如果在TMS中移動MCU或系統，現有呼叫會發生什麼情況？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

如果我移動了MCU或TMS中的系統，現有呼叫會發生什麼情況？

答：只要您的網路使用別名撥號，並且您不更改系統的別名，則除了在Systems > Navigator中開啟MCU或系統並更新Connection Settings之外，不需要進行任何更改。

如果確實更改了系統的別名，則必須更新系統所屬的任何將來呼叫的預訂：

1. 更新系統。

2. 在TMS中刷新它，以便TMS反映系統的新別名。

3. 轉到預訂>列出會議。

4. 使用Filter Systems功能可列出包含已修改系統的所有未來會議。

5. 編輯每個會議，並開啟會議的Connection Settings頁籤。然後，會議的呼叫路由將使用系統的新別名進行更新。

6. 按一下Save關閉會議。

7. 對系統所屬的所有未來會議重複上述最後步驟。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems