目錄

簡介

登入TMS時是否可以使用HTTPS?

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：登入TMS時是否可以使用HTTPS?

A.預設情況下，TMS上未啟用HTTPS。有關在TMS上啟用HTTPS的詳細資訊，請參閱TANDBERG安全管理文檔。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems