目錄

簡介

為什麼TMS報告MXP系統「無HTTP響應」？「強制刷新」清除錯誤，但稍後返回。

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：為什麼TMS報告MXP系統「無HTTP響應」？「強制刷新」清除錯誤，但稍後返回。

A.如果狀態可以使用Force Refresh清除，但稍後返回，則這是TMS資料庫掃描程式服務無法到達此系統的症狀。檢查網路中是否存在需要身份驗證的Web代理，因為這樣會阻止TMS服務的流量。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems