目錄

簡介

當我可以使用我的Web瀏覽器連線到MXP系統時，TMS為什麼報告「無HTTP響應」？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：為什麼我可以使用我的網路瀏覽器連線到MXP系統，TMS卻報告「無HTTP響應」？

A. TMS需要使用HTTP或HTTPS連線到MXP系統。

通過使用TMS伺服器本身上的Web瀏覽器，確保網路允許TMS服務器中的HTTP或HTTPS。如果可以從TMS伺服器連線到MXP系統，但不能從TMS應用程式連線：

1. 在TMS中，轉至系統>導航器。

2. 選擇終端並按一下其Connection選項卡。

3. 確保系統的IP或DNS地址正確。

4. 同時檢查網路上是否有需要身份驗證的Web代理，因為這阻止了TMS服務。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems