目錄

簡介

登入TMS時，為什麼會收到「拒絕訪問TMS」消息？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：在登入TMS時，為什麼會收到消息「拒絕訪問TMS」？

A.當登入的使用者在TMS中沒有許可權時，將顯示此消息。檢查使用者所屬的TMS使用者組，並更正組的許可權，或將使用者新增到具有所需TMS許可權的組。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems