目錄

簡介

Windows伺服器安裝TMS需要哪些版本的.NET和IIS?

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問： Windows伺服器安裝TMS需要哪些版本的.NET和IIS?

A.在安裝過程中，每個版本的TMS將自動檢查伺服器是否安裝了正確版本的.NET和IIS。

- TMS版本12.0和更新版本需要.NET 3.5版。

- TMS版本11.5到11.9需要.NET v2.0

- TMS 9.0到11.1版需要.NET 1.1

如果伺服器上尚未安裝.NET 3.5，則必須在安裝TMS版本12之前安裝。TMS CD上有.NET 3.5安裝程式。

對於早期版本，.NET 1.1或.NET 2.0將由TMS安裝程式安裝（如果沒有）。

IIS版本連結到Windows作業系統。

- Windows 2008具有IIS7

- Windows 2003具有II6

- Windows 2000具有IIS5

TMS安裝程式會在安裝過程中檢查是否存在IIS，如果當前未在伺服器上安裝IIS，則會自動安裝IIS。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems