目錄

簡介

我想為TMS設定冗餘，TANDBERG建議使用哪個負載均衡器？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：我想為TMS設定冗餘，TANDBERG建議使用哪個負載均衡器？

A. TANDBERG不建議或記錄特定負載均衡產品的配置，而是記錄負載均衡器必須提供的功能與功能才能與TMS相容。選擇並配置特定負載均衡產品是留給客戶的一種選擇，因為每個客戶的需求會有所不同。

TANDBERG Management Suite設計為與冗餘配置相容並以冗餘配置部署，並且提供多個恢復級別以滿足客戶的需求和成本目標。有關TMS冗餘的詳細資訊，請參閱TMS冗餘配置和概述文檔。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems