目錄

簡介

我啟用了「從Active Directory查詢使用者」，但我的Active Directory使用者未匯入TMS。為什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：我從Active Directory啟用了「查詢使用者」，但我的Active Directory使用者未匯入到TMS。為什麼？

A.從Active Directory查詢使用者不會將使用者從AD批次匯入TMS。當新使用者首次登入TMS時，系統會提示使用者完成以下幾個欄位：

- 名字

- 姓氏

- 電子郵件地址

啟用「從Active Directory查詢使用者」後，使用者將從Active Directory自動填充上述欄位。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems