目錄

簡介

是否可以讓多個TMS伺服器管理同一系統？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：是否可以讓多個TMS伺服器管理同一個系統？

答：不，系統只能通過單個TMS安裝進行管理。TMS安裝是指共用同一後端資料庫的所有TMS伺服器。系統仍然可以由監視SNMP或其他服務的其他裝置管理，但是不能與TMS強制實施的管理設定衝突。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems