目錄

簡介

為什麼在TMS中，我沒有TANDBERG MXP系統的任何CDR或陷阱日誌條目？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：為什麼在TMS中，我沒有TANDBERG MXP系統的CDR或陷阱日誌條目？

A.此條件意味著TMS沒有從系統接收任何反饋事件。終端將自動配置為在新增到TMS時將其資訊傳送到TMS。如果此資訊缺失或配置錯誤，終端將無法向TMS傳送事件。

檢查系統上的設定：

1. 通過Telnet或SSH進入系統並輸入xstatus externalmanager。

2. 輸出應指向TMS伺服器的地址。如果此地址錯誤：

1. 前往Administrative Tools > Configuration > Network > Advanced Network Settings。

2. 檢查TMS伺服器地址設定並根據需要更正這些值。

3. 儲存更改。

3. 在Systems > Navigator中轉到系統，然後開啟Edit Settings頁。

4. 按一下Enforce Management Settings按鈕。

5. 再次檢查終端的xstatus輸出，您應該會看到新值。

6. 按一下Boot 按鈕重新啟動終端。

7. 如果一分鐘後，您在TMS中的系統的陷阱日誌中沒有收到引導條目，網路或Web伺服器將阻止反饋。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems