目錄

簡介

我在TMS中禁用了自動系統發現，但仍會收到有關無管理系統的通知電子郵件。為什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：我在TMS中禁用了自動系統發現，但仍會收到有關無管理系統的通知電子郵件。為什麼？

A.自動系統發現是TMS功能，其中TMS使用SNMP廣播地址主動掃描網路，以查詢新系統。但是，TMS也通過被動偵聽嘗試與TMS自身聯絡的系統來發現終端。禁用自動系統發現不會禁用系統的被動發現，例如試圖向TMS傳送SNMP陷阱的裝置。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems