目錄

簡介

在TMS中，「電話簿更新頻率」和「外部源的更新頻率」有何區別？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：在TMS中，「電話簿更新頻率」和「外部源的更新頻率」有何區別？

A.連接外部源上的更新頻率確定資料來源與儲存在TMS上的電話簿同步的頻率。

在Administrative Tools > Configuration > General下，Phone Books Update Frequency設定確定將TMS上儲存的電話簿推送到使用全域性目錄系統的頻率。對於不使用全域性目錄的系統，此設定不起作用。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems