目錄

簡介

TMS中的模板何時應用於系統？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

TMS中的模板何時應用於系統？

A.使用「在系統上設定」功能後，模板將立即應用於系統。模板是一次性配置，除非重複在系統上設定，否則不再應用。例外是系統上已設定為永續性模板的模板。每次系統重新啟動時將應用活動的永續性模板。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems