目錄

簡介

如果我為TMS中的系統啟用每日配置恢復，配置何時更新？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：如果為TMS中的系統啟用每日配置恢復，配置何時更新？

A.每日還原事件將在您建立還原事件時每天重複一次。執行此事件時無需中斷任何正在使用的系統。

TMS 12.5

在TMS中可編輯每日配置恢復的時間：

1. 轉至Systems > Provisioning > Configuration Templates。

2. 開啟現有模板或按一下新建配置模板。

3. 在開啟的頁面上，按一下Persistent Scheduling選項卡。

4. 設定要應用永續性模板的時間。

5. 選擇間隔應為每週還是每天。

6. 按一下Save以儲存和應用更改。

TMS 12.2及更高版本

A.每日還原事件將在您建立還原事件時每天重複一次。執行此事件時無需中斷任何正在使用的系統。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems