目錄

簡介

TMS資料庫有多大，它增長了多少？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

TMS資料庫有多大，它增長了多少？

A.物理TMS資料庫的大小由Microsoft SQL Server自動設定和管理。資料庫將自動增長以滿足TMS的需要。增長速度取決於受管網路的規模和繁忙程度。TMS提供資料庫的自動維護，以管理管理工具> TMS伺服器維護中的增長，您可以在其中設定資料保留限制。

較小的部署（小於100個系統）平均要求資料庫大小在50 MB - 2 GB之間。中型部署（100-500個系統）的資料庫大小約為1 GB-6 GB，超大型或超大型網路資料庫大小約為6 GB-10 GB。

附註：此處提供的尺寸跨度不是極限，只是近似值。實際資料庫大小會有所不同。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems