目錄

簡介

在TMS中，我的CDR記錄中的這0個持續時間呼叫是什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

在TMS中，我的CDR記錄中有哪些0個持續時間呼叫？

A.當系統嘗試呼叫但連線失敗時，該呼叫通常記錄為持續時間為零的呼叫。這些故障可能是由多種原因造成的，例如號碼不正確撥號，或者被叫使用者忙碌或沒有應答。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems