目錄

簡介

在TMS中，Public Internet可訪問和LAN可訪問之間有何區別？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：在TMS中，在Public Internet上可訪問和LAN上可訪問之間有何區別？

A. TMS必須配置裝置，以便它們可以連線到TMS伺服器並與其聯絡。對於組織網路內外的系統，到達TMS的地址是不同的。此設定允許您告訴TMS應該在此系統上配置哪組管理設定。

管理設定在Administrative Tools > Configuration > Network頁面中定義。設定為Reachable on LAN的系統使用「本地」地址，而設定為Public Internet的系統使用「公共」地址。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems