目錄

簡介

TMS何時應用永久設定或永久模板？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問： TMS何時應用永久設定或永久模板？

A.每當TMS檢測到終端已重新啟動時，為單個系統定義的永久設定將應用到系統。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems