目錄

簡介

TMS何時使用H.323 URI進行撥號？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：TMS何時使用H.323 URI進行撥號？

A.如果與系統關聯的IP區域定義了URI域名，則TMS假定該區域中註冊到H.323網守的任何系統都可以使用別名的URI進行或接收H.323呼叫。

TMS不會在兩個系統之間撥打URI，這兩個系統都關聯到同一個IP區域，而是通過E.164進行撥號。如果系統關聯到不同的IP區域，並且兩個區域都定義了URI域名，則TMS將通過將URI域名附加到要呼叫的系統的別名來使用URI。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems