目錄

簡介

TMS中的系統沒有選擇呼叫H.323網關。為什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

Q. TMS中的系統沒有呼叫H.323網關的選擇。為什麼？

A.要使H.323呼叫H.323網關，TMS必須知道系統具有IP頻寬，已註冊到H.323網守，並且指定的IP區域定義了網關字首。

1. 檢查IP頻寬：

1. 轉至Systems > Navigator。

2. 選擇系統。

3. 按一下Settings頁籤。

4. 確保Call Settings窗格中的Maximum IP Bandwidth大於0。(如果不是，並且您擁有必要的許可權，請按一下Edit Settings，輸入頻寬並按一下Save。)

2. 檢查網守狀態：

1. 對於請求系統，請轉至Systems > Navigator。

2. 選擇系統。

3. 按一下Settings頁籤，向下滾動到Network Settings窗格。

4. 確保H323呼叫建立模式為網守，並且網守註冊狀態為已註冊。

3. 檢查IP區域配置：

1. 仍在General窗格的Settings頁籤中，記錄與系統關聯的IP區域。

2. 轉到管理工具>位置> IP區域。

3. 選擇與系統關聯的IP區域，使用下拉選單並選擇檢視。

網關自動字首用於H.323影片呼叫。

網關電話字首用於電話呼叫。

如果未定義字首,TMS將不會為與此IP區域關聯的系統提供H.323 ISDN呼叫。

在使用排程嘗試呼叫時，還會考慮每個系統的TMS排程設定。每個系統對每個呼叫協定都具有允許呼入和撥出許可權。如果未授予呼叫中每個端點請求的呼叫方向的允許許可權，則TMS不會提供呼叫路由。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems