目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

組態

VCS配置

第1步：為TCS建立鄰居區域（在TCS上需要網關或中繼模式）

第2步：根據您的撥號計畫，在VCS上配置搜尋規則

TCS配置

第1步：為SIP中繼配置TCS（如果需要從VCS對TCS進行SIP呼叫）

第2步：在網關模式下配置H323的TCS

驗證

第1步：Neighbor Zone is up and running between VCS and TCS

第2步：TCS顯示H323網守處於活動狀態

步驟3:TCS顯示SIP中繼處於活動狀態

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何配置Cisco Telepresence Video Communication Server(VCS)，以便與H323和SIP的Telepresence Content Server(TCS)整合。

TCS和VCS的整合非常簡單，您可以按照本文檔中提到的H323或SIP或同時向TCS呼叫的步驟記錄任何會議。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本：

TCS 7.x和6.x

VCS

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

組態

VCS配置

第1步：為TCS建立鄰居區域（在TCS上需要網關或中繼模式）

- 在VCS中建立鄰居區域

要在VCS中配置Neighbor區域，請轉到Configuration>Zones>Zones>點選New。

附註：對於實驗室TCS FQDN:tcsgn3-1.tplab1.local、VCS FQDN:vcs.tplab1.local

第2步：根據您的撥號計畫，在VCS上配置搜尋規則

要在VCS上配置搜尋規則，請導航至Configuration > Dial Plan > Search Rules

例如：在本實驗配置中，VCS將以62或63或tcsgn3開始的所有呼叫傳送到TCS進行記錄。根據您的部署和要求建立Regex，將呼叫從VCS傳送到TCS。

TCS配置

第1步：為SIP中繼配置TCS（如果需要從VCS對TCS進行SIP呼叫）

註意：如果使用TMS安排帶有錄製的會議，則不會使用SIP URI，並且需要在錄製別名上配置H323 ID或E.164。

要在TCS中配置SIP，請導航至 管理>配置>站點設定

1. 啟用TCS配置上的SIP中繼以同時從VCS接收多個錄製呼叫。

2. 在伺服器地址中配置SIP地址。

3. 選擇適當的傳輸協定。

第2步：在網關模式下配置H323的TCS

要在TCS中配置H323網守，請導航到管理>配置>站點設定

例如。在本實驗配置中，TCS配置了H323字首62，將使用所有H323 URI，E164以62開頭。根據撥號方案要求配置此字首。

1. 透過「Gatekeeper Enabled」檢查啟用具有VCS的網守。

2. 將Gatekeeper地址配置為VCS伺服器。

3. 根據要求，配置需要H323 ID或E.164或兩者都需要。

4. 將Registration（註冊）更改為Gateway（網關）模式，以便根據TCS上安裝的許可證一次記錄多個呼叫。

要檢查配置的其他引數，請參閱TCS管理指南TCS 6.0管理指南

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作

第1步：Neighbor Zone is up and running between VCS and TCS

此快照有助於確認VCS與TCS具有活動鄰居區域。

第2步：TCS顯示H323網守處於活動狀態

此快照有助於驗證TCS是否主動連線到H323的VCS

步驟3:TCS顯示SIP中繼處於活動狀態

此快照可幫助確認TCS SIP與VCS一起處於活動狀態並準備好接收來自VCS的呼叫。

疑難排解

沒有適用於此組態的具體疑難排解資訊。