目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹透過API（應用程式開發介面）在思科會議伺服器上設定LDAP（輕量型目錄存取通訊協定）。

必要條件

PostMan應用程式

思科會議伺服器(CMS)

Microsoft Active Directory

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

思科會議伺服器

Microsoft Active Directory

背景資訊

通過API同步LDAP的高級配置流。

步驟1.通過API配置/ldapServers引數，如下所述

1. LDAP伺服器的地址/埠資訊

2. 用於訪問伺服器的使用者名稱和密碼

3. 安全的非安全ldap。

第2步：通過API配置/ldapMappings引數，如下所述

1. LDAP使用者屬性對象到cms對應使用者對象

2. 示例cms使用者jid將對映到cms等上的$sAMAccountName$@domain.com。

第3步：通過API配置/ldapSources引數，如下所述，將ldapServers和ldapMappings對象關聯。

設定

步驟1.配置/ldapServers

1. 傳送/ldapServers的POST，這將建立ldapServer ID。使用唯一的/ldapServers ID進行進一步配置。

2. 對POST的響應將以類似格式返回<ldapServer id="7ca32cc4-389f-46f5-a1b0-0a468af291a4">

3. 根據《CMS API參考指南》獲取以下資訊以更新LDAP伺服器ID

4. 帶引數的POST方法示例

5. 執行GET以驗證配置的引數

第2步，配置/ldap對映

1. 傳送/ldapMappings的POST以建立/ldapMappings ID。使用/ldapMappings ID並配置以下引數。

2. 《 CMS API參考指南》獲取以下資訊以更新LDAP對映ID

3. 為ldapMappings配置以下引數

4. 執行GET以驗證配置的引數。

步驟3.配置/ldapsources

1. 傳送/ldapsources的POST以建立/ldapsources ID。使用/ldapsources ID並配置下面的引數。

2. 《 CMS API參考指南》獲取以下資訊以更新LDAP對映ID

3. 為ldapSources配置以下引數

4. 執行GET以驗證配置的引數。

配置完成。我們現在可以執行完全同步。

驗證

步驟1.從API傳送/ldapSyncs的POST並檢查事件日誌

步驟2.如果同步已完成，則簽入事件日誌。

步驟3.驗證使用者是否從LDAP源同步。

疑難排解

驗證API引數和LDAP屬性是否準確。

從呼叫網橋獲取資料包捕獲有助於隔離與LDAP的連線問題。