目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

升級

步驟1.備份CMS配置。

步驟2.升級伺服器。

降級

步驟1.降級伺服器。

步驟2.回滾配置。

驗證

簡介

本文檔介紹升級思科會議伺服器(CMS)以避免出現任何意外問題的建議步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CMS伺服器部署和配置。

- VMware Elastic Sky X Integrated(ESXI)。

- Software Download中所需的軟體包。

- 安全檔案傳輸通訊協定 (SFTP)

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

- CMS伺服器2.5.1

- Putty或類似應用

- WinSCP（或類似的應用程式）

附註：此程式適用於從2.0到2.6的所有版本的CMS。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

附註：要將2.9版升級到3.0版軟體，請參閱從Cisco Meeting Server 2.9順利升級到3.0（及以後）的指南

背景資訊

升級過程之前要注意的關鍵點。

- 驗證產品發行說明的發行說明中版本的相容性。

- 確保將cms.lic檔案和證書與備份一起複製，這些檔案將在回滾過程中被覆蓋（在需要時）。 不會覆蓋.JSON檔案，無需重新上載。

- 本文檔中介紹的流程對於集群中的所有CMS節點都相同。

設定

升級

步驟1.備份CMS配置。

1. 使用putty登入到CMS伺服器命令列介面(CLI)。

2. 運行命令backup snapshot <filename>。

3. 使用winSCP通過埠22上的SFTP登入到CMS伺服器。

4. 將建立的備份檔案下載到安全位置。

5. 在本文檔中顯示的示例中，backup.bak。

步驟2.升級伺服器。

1. 解壓下載的軟體包zip檔案。

2. 提取的檔案必須稱為upgrade.img。

3. 使用WinSCP（或類似應用程式）登入CMS伺服器使用SFTP在埠22上。

4. 將upgrade.img檔案上傳到伺服器。

5. 使用Putty登入到CMS伺服器CLI。

6. 執行命令upgrade。

7. 當CMS要求確認時，確保輸入大寫字母Y。

附註：如果CMS已群集，請確保逐一升級所有核心伺服器。首先從非資料庫伺服器開始，然後是對等資料庫伺服器，最後是主資料庫伺服器。CMS升級後，在所有伺服器上運行資料庫群集狀態命令。所有資料庫伺服器連線並同步後，導航到當前的主資料庫伺服器並運行命令database cluster upgrade_schema。

降級

步驟1.降級伺服器。

1. 執行完全相同的升級程式，以便降級回舊版本。

2. CMS伺服器降級後，登入到CMS伺服器CLI。

3. 運行命令factory_reset app，並等待CMS伺服器從出廠重置中重新啟動。

注意：出廠重置命令可刪除CMS配置，因此進行備份以恢復先前的配置非常重要。必須注意的是，進行備份的CMS版本必須與降級的CMS版本相匹配。

步驟2.回滾配置。

1. 系統恢復後，登入到CMS伺服器CLI。

2. 運行命令backup rollback <name>以還原升級前進行的備份。

3. 在本文檔中顯示的示例中，backup rollback backup.bak

附註：如果使用可擴展消息傳送和線上狀態協定(XMPP)集群，則必須將其重新進行集群，導航到下一個連結以重新進行集群：配置XMPP彈性

注意：backup rollback命令會覆蓋系統上的當前配置以及license.dat檔案、證書和私鑰，並重新啟動CMS。因此必須謹慎使用。請確保在複製當前的cms.lic檔案和證書之前，因為備份回滾過程中會覆蓋它們。不會覆蓋.JSON檔案，無需重新上載。

驗證

1. 登入到CMS伺服器CLI。

2. 運行命令版本。

3. 驗證CMS的版本是否正確。

4. 此外，此功能也可在Web介面中驗證。

5. 導覽至Status > General。