目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

影片連結

相關資訊

簡介

本檔案介紹使用視訊連結的思科會議伺服器(CMS)和思科會議應用程式(CMA)的常見程式。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- 思科會議伺服器(CMS)2.x

- 思科會議應用程式(CMA)1.11.x

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

影片連結

描述每個過程的公共影片可以找到athttps://video.cisco.com。

1.此影片說明如何在CMS中安裝許可證。

- 英文版本：安裝思科會議伺服器許可證

- 西班牙語版本:CMS Installando Licencias

2.此影片說明如何備份CMS的配置。此程式可以是任何升級之前的第一步。

- 英文版：備份思科會議伺服器

- 西班牙語版本：CMS Copia de Seguridad

3.此影片說明如何升級CMS。

- 英文版：升級思科會議伺服器

- 西班牙語版本：CMS實施軟體

4.影片演示了如何使用Postman使用CMS應用程式介面(API)。

- 英文版：如何使用思科會議伺服器API

5.此影片演示如何從CMA收集診斷資訊。

- 英文版：收集思科會議應用診斷日誌

- 西班牙語版本：獲取器日誌診斷思科會議應用

6.此影片演示如何為多個CMS服務生成單個證書簽名請求(CSR)，以及如何在CMS伺服器上安裝證書。

- 英文版本：如何生成和安裝思科會議伺服器的證書

7.此影片演示如何從CMS開始詳細跟蹤和下載日誌捆綁包。

- 英文版：如何下載CMS日誌捆綁包

- 西班牙語版本：CMS獲取器儲存日誌

相關資訊

- 思科會議伺服器設定指南

- 思科會議伺服器程式設計手冊

- 思科會議應用終端使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems