目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

部署

支援的部署

設定

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹在思科會議伺服器(CMS)的呼叫網橋(CB)元件上設定錄製器所需的配置步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解CMS配置和Windows server 2016。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CMS版本3.12服務Callbridge和記錄器

- Windows Server 2016

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

CMS記錄器可從CMS（前Acano）伺服器的1.9版本獲得。記錄器提供記錄會議的功能，並將記錄儲存在網路檔案系統(NFS)文檔儲存區中。

記錄器的行為與可擴展消息傳送和線上狀態協定(XMPP)客戶端類似，因此必須在承載呼叫網橋的伺服器上啟用XMPP伺服器。

需要錄製器許可證，並且必須在CallBridge元件上應用，而不是在錄製器伺服器上應用。

需要網路檔案系統(NFS)目錄，可以在Windows Server或Linux上設定。

- 對於Windows伺服器，請參閱在Windows上部署網路文件系統的步驟。

- 對於Linux，請參閱部署網路檔案系統 Linux的步驟。

部署

支援的部署

1.允許記錄的部署：遠端模式。

遠端模式

2.僅為測試目的允許的部署：本地模式。

本地模式

設定

步驟1.在Windows Server 2016上配置NFS，請參閱文檔：

配置NFS共用以用作CMS記錄器的儲存

步驟2.在Recorder伺服器上配置並啟用錄製器。

步驟2.1.使用以下命令recorder sip listen <interface> <tcp-port|none> <tls-port|none>配置錄製器以便在CMS的介面上偵聽。

cms01> recorder sip listen a:8888

附註：如果在集群CB的節點上配置錄製器，該介面必須是正在配置錄製器的節點的本地偵聽介面。而且需要與其他元件不同的特殊埠。

步驟 2.2. 使用此命令recorder sip certs <key-file> <crt-file> [<crt-bundle>]將證書檔案設定為錄製器使用。

cms01> recorder sip certs cms.key cms.cer root.cer

附註：您可以使用已經存在的證書和CB使用的私鑰檔案。如果不同，則crt捆綁包必須包含CB使用的證書。如果在集群中，則必須包含集群中每個CB的證書。

步驟2.3.使用recorder nfs <hostname/IP>:<directory>命令指定NFS的主機名或IP地址以及NFS上的目錄來儲存錄製。

cms01> recorder nfs 10.124.56.222:NFS

附註：記錄器不會對NFS進行身份驗證，但重要的是記錄器伺服器具有對NFS目錄的讀/寫訪問許可權。

步驟2.4.通過SSH命令在CMS上啟用錄製器服務，以便通過命令recorder enable啟用錄製器服務。

cms01> recorder enable

驗證

使用recorder命令從CMS SSH命令列驗證記錄器狀態。

cms01> recorder

Enabled : true

SIP interfaces : tcp a:8888, tls none

SIP key file : cms.key

SIP certificate file : cms.cer

SIP CA Bundle file : cms.cer

SIP traffic trace : Disabled

NFS domain name : 10.124.56.222

NFS directory : NFS

Resolution : 720p

Call Limit : none

在CMS/configuration/API上使用siprecorderuri配置呼叫配置檔案。然後，配置出站規則，規則必須與主機板管理處理器(MMP)中的記錄器埠和加密模式匹配。

出站規則

疑難排解

1.如果在出站呼叫規則上將加密模式設定為自動，則網頁的CMS系統狀態會顯示錯誤「記錄器「recorder@recorder.com」不可用（連線失敗）」。

加密自動模式

連線故障

2.如果沒有指定埠與出站呼叫規則上的主機板管理處理器(MMP)設定匹配，則網頁的CMS系統狀態會顯示錯誤「記錄器「recorder@recorder.com」不可用（服務不可用）」。

連接埠

服務不可用

相關資訊

- Cisco Meeting Server 3.12, Single Combined Server部署指南

- 思科技術支援與下載