目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

組態

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹了為思科會議伺服器(CMS)配置要顯示在會議大廳的會議名稱所需的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CMS常規配置

- CMS應用程式設計介面(API)

採用元件

本文檔中的資訊基於CMS版本3.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

組態

步驟1.通過API創建新的CallLegProfile。

1. 通過Webadmin訪問CMS，並導航到Configuration/api/v1/callLegProfiles。

2. 建立新的CallLegProfile並修改下一個引數，如下圖所示：

名稱:TECHZONE

meetingTitlePosition:中間

附註：meetingTitlePosition有以下選項可供配置：上、下和中。

步驟2.將CallLegProfile分配給空間。

1. 開啟Webadmin並導航到Configuration/api/v1/coSpaces。

2. 選擇分配步驟1中建立的CallLegProfile所需的空間。

CallLegProfile:127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

驗證

步驟1.驗證配置是否成功應用。

1. 開始呼叫分配CallLegProfile的空間，您必須看到大廳中顯示的會議標題，如下圖所示：

使用Top選項配置的meetingTitleDisplayed引數如下圖所示：。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。