目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

組態

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹在思科會議伺服器(CMS)的會議聊天中配置與Skype for Business的互操作性所需的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CMS常規配置

- CMS應用程式設計介面(API)

採用元件

本文檔中的資訊基於CMS版本3.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

組態

步驟1.通過API創建新的CallProfile。

1. 通過Webadmin訪問CMS並導航到Configuration/API/v1/CallProfile。

2. 建立一個新的CallProfile並修改下一個引數，如下圖所示：

允許聊天：true

附註：chatAllowed引數具有可供配置的下一個選項：true、false和unset。

步驟2.將CallProfile分配給空間。

1. 開啟Webadmin並導航到Configuration/api/v1/coSpaces。

2. 選擇分配步驟1中建立的CallProfile所需的空間。

CallProfile:27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

附註：如果將引數chatAllowed配置為unset，則聊天不能顯示或必須呈灰色顯示。

驗證

驗證配置是否已成功應用。

1. 開始呼叫分配了CallProfile的空間，並向會議中的使用者傳送消息。

2. 如果所有配置均正確，必須在Skype for Business端顯示消息，如下圖所示：

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。