目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

工作流程

組態

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何配置撥號彈出功能，使使用者可以從一個空間撥出到多個會議參與者。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科會議伺服器(CMS)

- 思科會議管理員(CMM)

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

工作流程

空間啟用撥號啟動空間空間所有者或訪客撥號到啟用撥號的空間。

空間同時分配給多個參與者。廣播呼叫將傳送到在Blast撥號配置頁面下新增的所有終端地址。

僅支援SIP撥出（使用互通網關與SIP > H323互通，如VCS/Expressway）。

組態

導航至 Settings > Blast dial monitoring 並選擇 Primary.

附註：如果您的環境中有多個CMM，請選擇您的主CMM以發起撥號爆炸出站呼叫。如果由於某種原因，主CMM已關閉，而輔助CMM必須用於撥出撥號，請選擇其次。在本例中，實驗中有1個CMM，因此請將此主CMM撥出。

現在，由於啟用了Blast撥號，因此選擇CMS集群（如果在1 CMM上新增了多個集群）和要從中啟動blast撥號的空間。

按一下「Space name（空間名稱）」並啟用用於爆破撥號的空間。現在，您已允許為空間使用防爆撥號，如下圖所示。

附註：此配置從所選空間啟用廣播撥出。

新增要從空間位置撥出的SIP地址/22222。按一下 Add contact.

新增聯絡人，如下圖所示。

您可以新增多達100個聯絡人。一旦1個參與者撥入此空間，就會撥出100個終端。僅當某些使用者/sip裝置呼叫到此空間時，啟用空間時，才會啟動Blast撥號。

在這裡，您可以設定聯絡人清單，以便每次有人撥入此空間時同時呼叫。最多可以配置100個撥出聯絡人。

Blast撥號的另一個基本配置是出站規則。確保正確配置了出站規則，以便將呼叫從CMS路由到下一跳（呼叫控制）。 如果出站規則缺失或配置不正確，呼叫可能會失敗。

在本實驗中，出站規則配置為將域s.com路由到呼叫控制10.106.80.57(Expressway)。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

為了測試Blast撥號，啟動webrtc呼叫空間22222。CMS撥出以在CMM上的Dial Blast空間頁面下新增聯絡人。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。