目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

程式

簡介

本文檔介紹如何通過控制檯訪問WebEx Room系列裝置和四監視器。

作者：Seeta Rama Raju K，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解WebEx Room系列裝置和四監視器。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Windows筆記型電腦/台式機。

- 從USB獲取串列連線的驅動程式。(http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)

- Putty應用程式

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

程式

步驟1.將USB連線至終端/四監視器和Windows系統之間的微型USB電纜。

步驟2.開啟PuTTY應用程式。PuTTY配置視窗開啟，如圖所示。

步驟3.在「Connection Type」欄位下，選擇「Serial」單選按鈕，如下圖所示。

步驟4.在「Category」導覽欄位中，選擇「Serial」，如下圖所示。

此時將開啟「控制本地串列線路的選項」頁，如下圖所示。

步驟5.在「要連線的串列線路」欄位中，輸入裝置所連線的COM埠（例如，您可以輸入預設的COM埠為COM1）。

步驟6.在Speed（鮑率）欄位中，輸入與交換器相容的數位傳輸速度，如下圖所示。對於大多數終端，速度可以設定為115200。

步驟7.在Data bits欄位中，輸入每個字元使用的資料位數，如下圖所示。建議值為8。

步驟8.在Stop bits欄位中，輸入每個字元結尾要傳送的位數，如下圖所示。停止位通知電腦它已達到位元組的末尾。建議值為1。

步驟9.在Parity下拉選單中，選擇方法以檢測傳輸中的錯誤，如下圖所示。為了檢測傳輸中的錯誤，推薦的方法是None。

步驟10.在Flow Control下拉選單中，選擇此方法，以防止資料溢位，如下圖所示。為防止資料溢位而推薦的方法是isNone。

步驟11。（可選）若要儲存連線設定以供將來使用，請導航到Categorynavigation窗格，然後選擇Session。如果您不想儲存連線設定，請跳到步驟14。

步驟12.在Saves Sessions欄位下，輸入要另存為的設定的名稱。

步驟13. SelectSave，如下圖所示。

步驟14.選擇Open。

TheCOM1 - PuTTY console(COM1 - PuTTY控制台)視窗開啟。

步驟15.按鍵盤上的HitEnteron以啟用命令列介面(CLI)。 系統將顯示登入提示：

步驟16.輸入使用者名稱。預設使用者名稱為admin。

步驟14.輸入密碼。預設密碼為cisco。