目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

引腳說明

修改電纜

摘要步驟

詳細步驟

從CCC中移除RJ45剪輯

裁剪藍色護套

移除不必要的電線

修剪剩餘電線

減小藍色護套的寬度

連線捲曲RJ11剪輯

終端應用程式的設定

測試電纜

相關資訊

簡介

本文說明如何製作適用於Cisco IP電話的Cisco主控台纜線(CCC)。

許多Cisco IP電話背面都有AUX埠，用於連線金鑰擴展模組(KEM)。 RJ-11埠還用作訪問電話終端的串列控制檯埠。電話的AUX埠如下圖所示。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco IP電話

- IP網路纜線

- 使用CCC

採用元件

本檔案僅限於特定硬體版本。

這些型號支援RJ-11串列埠。

- 79XX

- 78XX

- 88XX除8831

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

引腳說明

標準RJ45到DB9平面CCC引腳與RJ11引腳不同。此處的表和兩幅影象顯示RJ45和RJ11引腳之間的差異。

控制檯電纜RJ45

（顏色）

控制檯電纜RJ45

(pin)

RJ11引腳

紅色

3

2

橙色

4

3

綠色

6

4

使用紅色、橙色和綠色電線的控制檯電纜

連線到RJ45引腳3、4和6。引腳3、4和6

為牧師而加亮。

控制檯電纜RJ45端。針腳計數採用

從左向右剪下。

使用紅色、橙色和綠色電線的控制檯電纜

已連線到RJ11引腳2、3和4。

RJ11引腳計數時，從左到右扣住剪輯

對。4線RJ11聯結器引腳1和6是空的。

附註：電線顏色可能在CCC的不同版本之間變化。切開之前請始終驗證RJ45引腳編號。

修改電纜

獲取RJ45到DB9平板CCC，然後將電纜轉換為RJ11到DB9電話控制檯電纜，並遵循此處所述的流程。此處的影象顯示了所需的電纜。

附註：  CCC的部件ID為72-3383-01，它們與大多數思科裝置一起傳送。

附註：前進之前，請檢視引腳說明部分。

引腳說明部分所示的RJ11電纜工作正常；但是，只有3根小線將夾子固定在電纜上，很容易斷線。為了製作耐用的電纜，在捲邊之前塑膠護套在塑膠端內。此圖顯示RJ11剪輯內的藍色護套。

如果不進行修改，平面控制檯電纜護套太寬，無法插入RJ11接線夾中。為了修復這個問題，用剪刀剪裁藍色護套的外側。本檔案中的詳細步驟說明如何正確剪裁纜線。

摘要步驟

步驟1.從CCC中移除RJ45剪輯

步驟2.裁剪藍色護套

步驟3.移除不必要的電線

步驟4.裁切其餘電線

步驟5.減小藍色護套的寬度

步驟6.連線並壓緊RJ11扣夾

詳細步驟

從CCC中移除RJ45剪輯

第一步是從電纜上切斷RJ45終端，如下圖所示。

裁剪藍色護套

裁剪電線護套，留下大約0.5英吋（12毫米）的電線外露，如下圖所示。

移除不必要的電線

卸下不必要的導線。其餘電線為紅色、橙色和綠色，如下圖所示。

修剪剩餘電線

修剪紅色、橙色和綠色電線的末端，使其長度大約為0.25英吋（6毫米）。  儘可能將切口設定為正方形，這樣三根線條的長度完全與圖中所示的長度相同。

之前 修整

修剪後

減小藍色護套的寬度

減小護套的寬度以允許護套進入RJ11夾子。這樣，捲曲就出現在護套上，而不是電線上。將另一條切口0.25英吋（6毫米）向下插入護套，如下圖所示。

連線捲曲RJ11剪輯

電纜已準備就緒，您需要連線RJ11聯結器並將其捲曲，如下圖所示。

終端應用程式的設定

修改終端應用程式的設定。此處以來自PuTy的螢幕截圖為示例概述了設定。

鮑率：115200

流量控制：無

測試電纜

此時，電纜已完成並準備進行測試。將電纜插入電話的AUX埠（如圖所示），並確認可以順利連線到電話終端。

附註：  電話終端映像來自How To Custom-Make Cisco IP Phone Console Cable檔案，該檔案介紹了另一種製作Cisco IP電話控制檯電纜的方法。

相關資訊

- 如何登入Cisco IP電話以設定偵錯等級

- 技術支援與文件 - Cisco Systems