目錄

簡介

使用TANDBERG編解碼器的雙資料流上的音訊與雙資料流影片不同步，為什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40和Cisco TelePresence System EX90產品。

問：使用TANDBERG編解碼器的雙流影片上的音訊與雙流影片不同步，為什麼？

A.此答案適用於以下產品：

TANDBERG EX90

TANDBERG編解碼器C20

TANDBERG編解碼器C40

TANDBERG編解碼器C60

TANDBERG編解碼器C90

TelePresence產品不支援雙通道的lipsync（同步音訊和影片）。僅將音訊與主流同步。目前，定義用於H.323的雙流的H.239標準不支援第二流的lipsync。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems