目錄

簡介

使用TANDBERG編解碼器的1080p進行呼叫時，為什麼系統資訊顯示1920*1088畫素？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40和Cisco TelePresence System EX90產品。

問：使用TANDBERG編解碼器的1080p進行呼叫時，為什麼系統資訊顯示1920*1088畫素？

A.此答案適用於以下產品：

TANDBERG EX90

TANDBERG編解碼器C20

TANDBERG編解碼器C40

TANDBERG編解碼器C60

TANDBERG編解碼器C90

1080p是1920*1080畫素。然而，為了能夠編碼影象，解析度必須可除以16。影象在編碼時會劃分為16*16畫素的宏塊，因此您將獲得1920*1088而不是1920*1080的解析度。

附註：編解碼器將在編碼影象的底部新增8條黑線。這些線將在遠端再次被移除。沒有使用縮放來實現此目的。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems