目錄

簡介

TANDBERG EX90的預設使用者名稱和密碼是什麼？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System EX90。

問： TANDBERG EX90的預設使用者名稱和密碼是什麼？

A. TANDBERG EX90的預設使用者名稱是「admin」，密碼是「」（空白）。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems