目錄

簡介

TANDBERG EX90 PrecisionHD監視器是否具有光學變焦功能？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System EX90。

TANDBERG EX90 PrecisionHD監視器有光學變焦嗎？

答：是的，EX90上的PrecisionHD監視器具有全倍的1.5倍光學變焦。

1. 輕觸inTouch主選單左下角的Adjustments圖示。

2. 選擇Camera，並使用+和 — 按鈕調整縮放比例。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems