目錄

簡介

TANDBERG EX90在DVI-I PC螢幕輸入上支援哪些解析度？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System EX90。

問：TANDBERG EX90在DVI-I PC輸入螢幕上支援什麼解析度？

A. EX90有一個DVI-I(整合模擬和數字)輸入。

EX90 PC螢幕數字輸入支援以下分辨率：

- 1920 x 1200 — 本機解析度，推薦

- 1920 x 1080（非全屏）

- 1776 x 1000（非全屏）

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200（非全屏）

- 1440 x 900

- 1400 x 1050（非全屏）

- 1280 x 1024（非全屏）

- 1280 x 960（非全屏）

- 1280 x 800

- 1280 x 768（非全屏）

- 1280 x 720（非全屏）

- 1152 x 648（非全屏）

- 1024 x 768（非全屏）

- 960 x 600（非全屏）

- 800 x 600（非全屏）

EX90 PC螢幕模擬輸入支援以下分辨率：

- 1920 x 1200 — 本機解析度，推薦

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200（非全屏）

- 1440 x 900

- 1280 x 1024（非全屏）

- 1024 x 768（非全屏）

- 800 x 600（非全屏）

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems