目錄

簡介

如何升級TANDBERG編解碼器的軟體？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40和Cisco TelePresence System EX90產品。

問：如何升級TANDBERG編解碼器的軟體？

A.此答案適用於以下產品：

TANDBERG EX90

TANDBERG編解碼器C20

TANDBERG編解碼器C40

TANDBERG編解碼器C60

TANDBERG編解碼器C90

您可以從其Web介面升級TANDBERG編解碼器。

為此，請遵循以下步驟：

1. 開啟Web瀏覽器，輸入IP地址以通過HTTP連線到TelePresence產品。

2. 選擇Upgrade頁籤，按一下Browse...，然後找到升級檔案(.PKG)。

3. 按一下Install software按鈕開始安裝。

4. 請離開系統幾分鐘，以便完成安裝過程。升級過程大約需要4-5分鐘。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems