目錄

簡介

如何將TANDBERG編解碼器還原為出廠預設設定？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40和Cisco TelePresence System EX90產品。

問：如何將TANDBERG編解碼器還原為出廠預設設定？

A.此答案適用於以下產品：

TANDBERG編解碼器C20

TANDBERG編解碼器C40

TANDBERG編解碼器C60

TANDBERG編解碼器C90

TANDBERG EX90

可以通過執行單個API命令執行出廠重設。

使用SSH（安全殼層）以admin身份登入系統：

1. 執行API命令：xCommand systemUnit FactoryReset確認：是

2. 系統將立即重新啟動

該過程將重置或刪除：

- 出廠預設設定的所有密碼

- 所有配置為出廠預設設定，包括SIP和H.323設定

- 本地電話簿

- 所有日誌

- DHCP資訊

該過程不會刪除軟體版本 — 和選項鍵。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems