目錄

簡介

為什麼只能在TANDBERG編解碼器上發出點對點呼叫？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40和Cisco TelePresence System EX90產品。

問：為什麼我只能在TANDBERG編解碼器上進行點對點呼叫？

A.此答案適用於以下產品：

TANDBERG EX90

TANDBERG編解碼器C40

TANDBERG編解碼器C60

TANDBERG編解碼器C90

您需要安裝MultiSite選項才能進行MultiSite呼叫。

從TelePresence產品系統資訊選單中選擇選項

1. 開啟Home選單並轉到：Settings > System information。

2. 確保Software > Options installed中列出了MultiSite

使用API命令檢查您的選項

使用SSH（安全殼層）以admin身份登入TANDBERG編解碼器C90:

1. 執行API命令：xStatus系統單元

2. 確保MultiSite選項列為True。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems