目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

問題

解析

簡介

本文說明如何將Application Programming Interface(API)命令傳送到Collaboration Endpoint(CE)8.0或更高版本的軟體。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CE 8.0軟體或更高版本

- API知識

- cURL知識

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- CE 8.0或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

如果您的部署需要終端的API命令，並且您使用的是CE 8.0或更高版本，則必須使用本文檔中的過程。

問題

在運行7.3.x或更低版本的Telepresence終端中，可以通過URL傳送API命令。使用命令/fromputxml。

從CE 8.0版開始，此方法已棄用，當您需要對較新版本的代碼傳送命令時，瀏覽器會提示您輸入此錯誤。

或此錯誤

由於官方文檔未顯示這種方法，因此跟蹤文檔缺陷的問題：CSCuy25151。

解析

對於此特定方案，此命令的用途是更改裝置名稱。您可以為每種產品使用各種API命令，這些API命令列在各個API指南中。

步驟1.從Windows電腦開啟命令列。

步驟2.開啟後，您需要使用此特定語法。

curl -u admin -d"<XmlDoc><Configuration><SystemUnit><Name>testGeo</Name></SystemUnit></Configuration></XmlDoc>" http://IpOfTheSystem/putxml

附註：使用您的終端IP地址替換命令中的IpOfTheSystem。

步驟3.在命令列要求提供管理員密碼時，提供管理員密碼。

步驟4.輸入終端的網頁以驗證您從API所做的更改是否成功。

MX系列的API參考指南。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-command-reference-list.html

SX系列的API參考指南。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-command-reference-list.html