目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

圖表

啟用揚聲器音軌

驗證

疑難排解

診斷

記錄檔

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何使用SX80設定安裝和配置Speaker Track。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- SX80編解碼器

- Precision 60監視器

- 揚聲器音軌單元

- 高畫質多媒體介面(HDMI)纜線

- RJ45電纜

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

圖表

連線到SX80編解碼器的揚聲器音軌的電纜圖

完成以下步驟即可安裝裝置：

1. 配置SX80編解碼器。

2. 將RJ45電纜從網路埠2、3連線到揚聲器導軌的網路埠。

3. 將每個監視器的HDMI電纜連線到編解碼器上的HDMI輸入埠。

4. 接通揚聲器音軌的電源。

5. 將每個監視器的RJ45電纜連線到揚聲器導軌上的相應網路埠。

6. 將每個監視器的電源線連線到揚聲器軌道。

啟用揚聲器音軌

佈線完成後，確保Speaker Track配置設定正確。

xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraLeft: 1

Configuration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraRight: 2

xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection Mode: Auto

xConfiguration Cameras SpeakerTrack Mode: Auto

xConfiguration Cameras SpeakerTrack TrackingMode: Default

xCommand Cameras SpeakerTrack Activate

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

- 編解碼器 — TC7.3.0

- 揚聲器軌道 — MT7.3.0

- Precision60 - HC7.3.0

1. 確保編解碼器、揚聲器音軌和監視器使用相同的軟體版本（數字）字尾。

2. 檢查監視器狀態並驗證是否正確檢測到監視器序列號和韌體。
xstatus Camera

*s Camera 1 HardwareID: "55000000"

*s Camera 1 IpAddress: "169.254.1.43"

*s Camera 1 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:D3"

*s Camera 1 Manufacturer: "Cisco"

*s Camera 1 Model: "Precision 60 Camera"

*s Camera 1 Position Focus: 4200

*s Camera 1 Position Pan: 3600

*s Camera 1 Position Tilt: -650

*s Camera 1 Position Zoom: 4128

*s Camera 1 SerialNumber: "FTT181100R5"

*s Camera 1 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"

*s Camera 2 HardwareID: "55000000"

*s Camera 2 IpAddress: "169.254.1.44"

*s Camera 2 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:EE"

*s Camera 2 Manufacturer: "Cisco"

*s Camera 2 Model: "Precision 60 Camera"

*s Camera 2 Position Focus: 0

*s Camera 2 Position Pan: 3600

*s Camera 2 Position Tilt: -650

*s Camera 2 Position Zoom: 0

*s Camera 2 SerialNumber: "FTT181100R1"

*s Camera 2 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"

3. 檢查「Speaker Track（揚聲器音軌）」狀態，以驗證其可用性和狀態。
xstatus // speakerTrack

*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2

*s Cameras SpeakerTrack Status: Active

4. 驗證是否正確檢測到Speaker Track韌體。
xstatus // Peripherals

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Name: "SpeakerTrack 60"

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 SoftwareInfo: "MT7.3.0.8cb420c"

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Status: Connected

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Type: SpeakerTracker

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

驗證揚聲器音軌狀態以確保電纜設定正確。

xstatus // speakerTrack

*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2

*s Cameras SpeakerTrack Status: Active

以下是之前輸出的簡短說明：

*s監視器SpeakerTrack可用性可以具有以下狀態之一：

- Off

- 不可用

- 可使用：

每種狀態都有不同的含義：

- *s監視器SpeakerTrack可用性：Off — 這表示從配置中關閉了Speaker Track選項。

- *s監視器揚聲器跟蹤狀態：不可用 — 這意味著控制元件（揚聲器音軌/監視器）出現問題。

- *s攝影機SpeakerTrack可用性：可用 — 這表示控制電纜設定正確。

*s監視器SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector:1

*s監視器SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector:2

此狀態描述監視器與編解碼器的HDMI連線。如果連線正確，則前一個狀態是預期輸出。

如果拔下左監視器的HDMI電纜，則狀態更改為：

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 0

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2

如果拔下右監視器的HDMI電纜，則狀態更改為：

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 0

這可能會導致Speaker Track無法正常工作。

*s監視器揚聲器跟蹤狀態：非活動

使用者已選擇「Manual Tracking（手動跟蹤）」 ，並且已從觸控式螢幕禁用「Auto Tracking（自動跟蹤）」。可以使用xCommand Cameras SpeakerTrack Activate命令啟用此功能。

診斷

若要驗證臉部檢測機制的功能，請輸入以下命令以啟動活動揚聲器和臉部檢測：

xCommand Experimental SpeakerTrack Diagnostics Start Tracking: On

下一個命令對TC版本有效。自CE8起，實驗命令已替換為以下命令：

xCommand監視器SpeakerTrack診斷程式開始跟蹤：<on， off=""></on，>

以下是啟用揚聲器跟蹤器診斷時，螢幕上顯示的引數的含義：

F（本地語音） — 如果您在本地通話，則此值將關閉到100%。

T（本地無噪音） — 接近100% — 接近0%意味著許多噪音（非語音）已被拾取。

E（遠端語音） — 如果遠端說話，將不會被追蹤。

C（監視器移動） — 數字高表示切換頻繁。

U（超聲波） — 需要低溫。超聲波會干擾。使用Cisco Proximity時檢測到超聲波。

N（靜默） — 100%表示未收到任何音訊。

S（音訊樣本） — 來自聲音演算法的樣本數。這應該是177到182之間的距離。

您也可以檢查啟用SpeakerTrack診斷影片以獲得更多參考。

記錄檔

安裝Speaker Track時檢視這些日誌。

終端在監視器和揚聲器軌道配對時捕獲日誌。

15342.61 CAMERA I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 Connected: 1

15342.61 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'

Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

15342.78 CAMERA I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 Connected: 1

15342.79 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:EE'

Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fee'

15342.81 SpeakerTrack I: Peripheral C0:67:AF:58:B8:2D does not need SW upgrade

15342.90 CAMERA I: PairingStatus Starting: 0 Paired: 1 Connected: 1

15342.90 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'

Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

連線狀態顯示Speaker Track已成功安裝。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems