目錄

簡介

版本和定址

排除Cisco Phone 7800系列間歇性註冊問題

啟用電話SSH訪問

啟用電話日誌

工作場景

CUCM後電話註銷

簡介

本文檔介紹在Cisco Unified Communications Manager(CUCM)上註冊的Cisco Phone 7800系列因網路問題而間歇取消註冊的故障排除過程。

版本和定址

CUCM 11.0.1

IP電話7821,sip78xx.10-3-1-12

CUCM PUB:10.48.47.143

CUCM SUB:10.48.47.136

IP電話：10.62.153.20

排除Cisco Phone 7800系列間歇性註冊問題

由於需要從未註冊電話捕獲資料包，間歇性取消註冊電話的故障排除過程可能很複雜。

解決該問題的解決方案，或者更確切地說，是嘗試隔離存在問題的相對較小的一組電話。然後設定一個跳轉伺服器和SSH到所有這些電話的CLI。確保日誌已寫入外部日誌檔案。

啟用電話SSH訪問

在CUCM管理頁面，導航到Device -> Phone。在Product Specific Configuration Layout -> SSH Access set Enable 設定下，選擇需要排除故障的電話。您還需要在安全外殼資訊部分配置SSH登入和密碼，如下所示。

啟用電話日誌

對於註冊問題，必須在電話上配置特定調試級別故障排除。

通過SSH協定登入電話。你需要把憑證放兩遍。

在配置安全外殼資訊中指定了第一個憑據。在本例中，

login: cisco

password: cisco

第二個憑證提示將緊接第一個憑證提示後顯示，您需要鍵入以下內容。

snoopyplus login: debug

password: debug

對於註冊故障排除，請啟用以下調試。

DEBUG> debug lsm vcm fim fsm gsm sip-messages sip-reg-state sip-adapter snapshot

debugs: sip-adapter fim fsm gsm lsm sip-state sip-messages sip-reg-state ccdefault vcm snapshot

DEBUG> debug jvm SIPCC

DEBUG> Successfully executed the command.

在SSH客戶端軟體設定中，將Session logging配置為文本日誌檔案。

開始在SSH客戶端中生成調試條目。

DEBUG> sdump

鍵入上述命令後，將生成大量日誌。

工作場景

在此方案中，CUCM Publisher(PUB)工作正常，並且部署的唯一訂戶(SUB)伺服器已關閉CallManager進程。

分析電話註銷場景時，首先要找到最後一個電話成功註冊。

請參閱下面電話日誌中的典型輸出。

最重要的消息以粗體顯示。

1756 DEB 2009年11月12:59:23.444344 JAVA-SIPCC-SIP_STATE:97/1, sip_reg_sm_change_state:註冊狀態更改：SIP_REG_STATE_REGISTERED —> SIP_REG_STATE_IDLE

1758 DEB 2009年11月12:59:23.445474 JAVA-SIPCC-SIP_STATE:97/1, sip_reg_sm_change_state:註冊狀態更改：SIP_REG_STATE_IDLE —> SIP_REG_STATE_IDLE

1766非2009年11月12:59:23.447427 JAVA-ccsip_messaging:sipSPIAddContactHeader:CFGID_DEVICE_NAME = SEPC80084AA8721

1767 2009年11月12:59:23.447580 JAVA-ccsip_messaging:sipSPIAddContactHeader:ccb->call_mode = 0,display_name = 5035

1768 DEB Nov 09 12:59:23.447732 JAVA-SIPCC-PLAT_API:platform_get_mac_address:ActiveMacAddr：從Get Val:c800:84aa:8721

1773 DEB Nov 09 12:59:23.449563 JAVA-sipio-sent—>註冊SIP:10.48.47.143 SIP/2.0^M

通過：SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509;branch=z9hG4bK02d4d010^M

寄件者：<sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^M

收件人：<sip:5035@10.48.47.143>^M

Call-ID:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^M

Max-Forwards:70^M

日期：星期三，2016年11月09日12:59:23 GMT^M

CSeq:154註冊^M

使用者代理：Cisco-CP7821/10.3.1^M

聯絡人：<sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509;transport=tcp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-c80084aa8721>";+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEPC80084AA872 1";+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^M

支援 :替換，加入，sdp-anat，norefersub，資源優先順序，extended-refer，X-cisco-callinfo，X-cisco-serviceuri，X-cisco-escapecodes，X-cisco-service-control，X-cisco-srtp-fallback，X-cisco-monrec，X-cisco-config，X-cisco-sis-7.0.0,X-cisco-xsi-8.5.1^M

Content-Length:0^M

到期：3600^M

^M

1776 DEB 2009年11月12:59:23.449899 JAVA-[[MESSAGE_1.0]]:[SIPCC] —>註冊SIP:10.48.47.143 SIP/2.0()—> [10.48.47.143] :

1777 DEB Nov 09 12:59:23.450082 JAVA-SIPCC-SIP_MSG_SEND:ccsip_store_send_msg_for_alarm:傳送：註冊SIP:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:154 REGISTER CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1778 DEB 2009年11月12:59:23.450296 JAVA-SIPCC-SIP_STATE:97/1, sip_reg_sm_change_state:註冊狀態更改：SIP_REG_STATE_IDLE —> SIP_REG_STATE_REGISTERING

1780 DEB 2009年11月12:59:23.486646 JAVA-sipio-recv<— SIP/2.0 100 Athing^M

通過：SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509;branch=z9hG4bK02d4d010^M

寄件者：<sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^M

收件人：<sip:5035@10.48.47.143>^M

日期：星期三，2016年11月09日12:59:24 GMT^M

Call-ID:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^M

CSeq:154註冊^M

Content-Length:0^M

^M

1782 DEB 2009年11月12:59:23.486890 JAVA-[[MESSAGE_1.0]]:[10.48.47.143] —> SIP/2.0 100 Testing()—> [SIPCC] :

1788 DEB 2009年11月12:59:23.490033 JAVA-sipio-recv<— SIP/2.0 200 OK^M

通過：SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509;branch=z9hG4bK02d4d010^M

寄件者：<sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^M

收件人：<sip:5035@10.48.47.143>;tag=1785778723^M

日期：星期三，2016年11月09日12:59:24 GMT^M

Call-ID:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^M

伺服器:Cisco-CUCM11.0^M

CSeq:154註冊^M

到期：120^M

聯絡人：<sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509;transport=tcp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-c80084aa8721>";+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEPC80084AA8721";+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^M

支援 :X-cisco-srtp-fallback，X-cisco-sis-8.0.0^M

Content-Length:0^M

^M

1790 DEB 2009年11月12:59:23.490247 JAVA-[[MESSAGE_1.0]]:[10.48.47.143] —> SIP/2.0 200 OK()—> [SIPCC] :

1791 DEB Nov 09 12:59:23.490400 JAVA-SIPCC-SIP_MSG_SEND:ccsip_store_rcvd_msg_for_alarm:Rcvd:SIP/2.0 200 OK Cseq:154 REGISTER CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1792 DEB 2009年11月12:59:23.490949 JAVA-SIPCC-SIP_BRANCH:sip_sm_ccb_match_branch_cseq:匹配的branch_id和CSeq

1793 DEB 2009年11月12:59:23.491773 JAVA-SIPCC-SIP_RESP:sipSPICheckResponse:響應匹配：callid=c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20, cseq=154, cseq_method=REGISTER

1794 DEB Nov 09 12:59:23.491956 JAVA-SIPCC-SIP_REG_BULK:97/0、ccsip_handle_ev_2xx:bulk_reg_status:BULK_REG_SUCCESS， bulk_reg_resp_code:200

1798 DEB 2009年11月12:59:23.493726 JAVA-SIPCC-SIP_STATE:97/1, sip_reg_sm_change_state:註冊狀態更改：SIP_REG_STATE_REGISTERING —> SIP_REG_STATE_REGISTERED

1799 DEB Nov 09 12:59:23.493848 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_sip_registration_state:第1行：已註冊

1800 DEB Nov 09 12:59:23.493940 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_sip_registration_state:重置DND。

1801 ERR Nov 09 12:59:23.494215 JAVA-SIPCC-SIP_CC_PROV:ccappFeatureUpdated:REG_STATE事件：line=1,state=1

1802 DEB Nov 09 12:59:23.494367 JAVA-SIPCC-SIP_REG_STATE:ccsip_handle_ev_2xx:Bulk_reg=false。將line=1的Reg狀態設定為TRUE

1803 DEB Nov 09 12:59:23.494550 JAVA-SIPCC-SIP_TIMER:97/1、ccsip_handle_ev_2xx:正在啟動過期計時器（115秒）

CUCM後電話註銷

在此場景中，帶有CUCM PUB的UCS伺服器崩潰，並且唯一的SUB伺服器已關閉CallManager進程。

附註：沒有電話丟失TCP連線的明確消息。

在電話嘗試建立與主節點的TCP連線失敗後，電話開始嘗試建立與輔助CUCM的連線。

CUCM SUB CallManager進程在此停止，因此無法建立套接字，註冊回退失敗。

對SUB節點進行了兩次註冊嘗試。

1826 NOT Nov 09 13:00:44.003142 JAVA-SIPCC-SIP_FALLBACK:sip_regmgr_ev_tmr_ack_retry:在SIP_REG_STATE_IN_FALLBACK中，嘗試建立連線以傳送REG

1829不是2009年11月13:00:44.003813 JAVA-SIP :sip_tcp_get_free_conn_entry :返回的index=1

1830 ERR Nov 09 13:00:44.104500 JAVA-SIPCC-SIP_CC_CONN:sip_tcp_create_connection:套接字連線失敗cpr_errno:1 ipaddr:10.48.47.136，埠：5060

1831 ERR 2009年11月13:00:44.104653 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_tcp_detach_socket:已達到最大TCP連線數。

1832 NOT Nov 09 13:00:44.104836 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG:sip_tcp_purge_entry:套接字fd:53 closed for connid 1 with address:1，遠端埠：170930056

1833 ERR Nov 09 13:00:44.104927 JAVA-SIPCC-SIP_CC_CONN:sip_transport_setup_cc_conn:<PRIMARY_CCM>:tcp channel create error server addr=10.48.47.136, server port=5060失敗。

1834 DEB 2009年11月13:00:44.105263 JAVA-SNAPSHOT-CREATE:CCAPI_Device_getDeviceInfo:g_deviceInfo.ins_state=1

1835 DEB 2009年11月13:00:44.105385 JAVA-SNAPSHOT-CREATE:CCAPI_Device_getDeviceInfo:deviceInfo->sis_name=X-cisco-sis-

1836 DEB 2009年11月13:00:44.105477 JAVA-SNAPSHOT-CREATE:CCAPI_Device_getDeviceInfo:參考指標=31141.c0

1837 DEB 2009年11月13:00:44.105568 JAVA-SNAPSHOT-CREATE:CCAPI_Device_getDeviceInfo:deviceInfo->ins_state=1

1838 DEB Nov 09 13:00:44.105629 JAVA-SIPCC-SIP_CC_PROV:ccsnap_gen_deviceEvent:g_deviceInfo.ins_state=1

1854 DEB 2009年11月13:00:44.107949 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_get_local_ip_addr:dst_addr:10.48.47.143

1855 DEB 2009年11月13:00:44.108040 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_get_local_ip_addr:src_addr:10.62.153.20

1856 DEB Nov 09 13:00:44.108101 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_getaddrinfo:10.48.47.136已經是IPv4地址

1861不是2009年11月13:00:44.108803 JAVA-SIP :sip_tcp_get_free_conn_entry :返回的index=1

1862 ERR Nov 09 13:00:44.209551 JAVA-SIPCC-SIP_CC_CONN:sip_tcp_create_connection:套接字連線失敗cpr_errno:1 ipaddr:10.48.47.136，埠：5060

1863 ERR 2009年11月13:00:44.209704 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_tcp_detach_socket:已達到最大TCP連線數。

1864 NOT Nov 09 13:00:44.209887 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG:sip_tcp_purge_entry:套接字fd:53 closed for connid 1 with address:1，遠端埠：170930056

1865 ERR Nov 09 13:00:44.209978 JAVA-SIPCC-SIP_CC_CONN:sip_transport_setup_cc_conn:<PRIMARY_CCM>:tcp channel create error server addr=10.48.47.136, server port=5060失敗。

1875 ERR 2009年11月13:00:44.211413 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_init_ti_addr:CCM未調配

1876 DEB 2009年11月13:00:44.211474 JAVA-SIPCC-SIP_FALLBACK:120/1, sip_regmgr_retry_timer_start:正在啟動回退計時器（120秒）

115秒後，電話向主CUCM傳送另一個REGISTER消息。

1900 DEB Nov 09 13:01:18.688599 JAVA-SIPCC-MSG_SEND_REQ:sipSPIBuildRegisterHeaders:正在傳送暫存器……

1904 NOT Nov 09 13:01:18.689667 JAVA-ccsip_messaging:sipSPIAddContactHeader:CFGID_DEVICE_NAME = SEPC80084AA8721

1910 DEB Nov 09 13:01:18.691132 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sipTransportSendMessage:Sip msg sent handle=<49>,length=<876>, message=

1911 DEB Nov 09 13:01:18.691804 JAVA-sipio-sent—>註冊sip:10.48.47.143 SIP/2.0^M

通過：SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509;branch=z9hG4bK1eebfed^M

寄件者：<sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa8721005a4c0eda93-3da49275^M

收件人：<sip:5035@10.48.47.143>^M

Call-ID:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^M

Max-Forwards:70^M

日期：星期三，2016年11月09日13:01:18 GMT^M

CSeq:155註冊^M

使用者代理：Cisco-CP7821/10.3.1^M

聯絡人：<sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509;transport=tcp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-c80084aa8721>";+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEPC80084AA8721";+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^M

支援 :替換，加入，sdp-anat，norefersub，資源優先順序，extended-refer，X-cisco-callinfo，X-cisco-serviceuri，X-cisco-escapecodes，X-cisco-service-control，X-cisco-srtp-fallback，X-cisco-monrec，X-cisco-config，X-cisco-sis-7.0.0,X-cisco-xsi-8.5.1^M

Content-Length:0^M

到期：3600^M

^M

1914 DEB 2009年11月13:01:18.692139 JAVA-[[MESSAGE_1.0]]:[SIPCC] —>註冊SIP:10.48.47.143 SIP/2.0()—> [10.48.47.143] :

1915 DEB Nov 09 13:01:18.692322 JAVA-SIPCC-SIP_MSG_SEND:ccsip_store_send_msg_for_alarm:傳送：註冊SIP:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 REGISTER CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1916 DEB 2009年11月13:01:18.692536 JAVA-SIPCC-SIP_STATE:97/1, sip_reg_sm_change_state:註冊狀態更改：SIP_REG_STATE_IDLE —> SIP_REG_STATE_REGISTERING

此處的消息「CUCM closed TCP connection」是用於SUB node。

1917 DEB Nov 09 13:01:22.523575 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG:sip_tcp_read_socket:CUCM已關閉TCP連線。

1918 ERR 2009年11月13:01:22.523758 JAVA-SIP :sip_tcp_read_socket :套接字錯誤=110

1923 DEB 2009年11月13:01:22.524613 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_destroy_cc_conn:CC <SECONDARY_CCM>:關閉TCP連線

1924 DEB 2009年11月13:01:22.524705 JAVA-SIPCC-SIP_SOCK:sip_tcp_destroy_connection:清除條目，套接字為49,connid為0

1925 NOT Nov 09 13:01:22.524888 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG:sip_tcp_purge_entry:套接字fd:已關閉49個connid 0，地址為：1，遠端埠：170930063

1941 DEB Nov 09 13:01:22.527696 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG:sip_tcp_createconnfailed_to_spi:由於ETIMEDOUT，活動伺服器將關閉。ip_addr:10.48.47.143

之後，電話會生成ALARM消息並嘗試通過SIP REFER消息傳送。

在本示例中，由於電話無法使用CUCM建立TCP套接字，因此未生成SIP REFER。

1950 NOT Nov 09 13:01:22.529008 JAVA-Thread-5|JPlatUi:updateAlarmInfo - infoType:1, ccmId:0, phonePort:51509, sipMsg:Sent:REGISTER sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 REGISTER CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1951 DEB Nov 09 13:01:22.541857 JAVA-SIPCC-SIP_ALARM:update_unregister_alarm_info:Info_type=CC_UNREG_ALARM_SIP_MSG_INFO ccm_id=VISITING_CCM phone_tcp_port=0 sip_info_msg=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<x-cisco-alarm>

<Alarm Name="LastOutOfServiceInformation">

<引數清單>

<String name="DeviceName">SEPC80084AA8721</String>

<String name="DeviceIPv4Address">10.62.153.20 / 0</String>

<String name="IPv4DefaultGateway">10.62.153.17</String>

<String name="DeviceIPv6Address"></String>

<String name="IPv6DefaultGateway"></String>

<String name="ModelNumber">CP-7821</String>

<String name="NeighborIPv4Address">10.62.153.17</String>

<String name="NeighborIPv6Address"></String>

<String name="NeighborDeviceID"></String>

<String name="NeighborPortID">FastEthernet0/1</String>

<Enum name="DHCPv4Status">1</Enum>

<Enum name="DHCPv6Status">3</Enum>

<Enum name="TFTPCfgStatus">1</Enum>

<Enum name="DNSStatusUnifiedCM1">4</Enum>

<Enum name="DNSStatusUnifiedCM2">4</Enum>

<Enum name="DNSStatusUnifiedCM3">3</Enum>

<String name="VoiceVLAN">150</String>

<開始

1952 DEB Nov 09 13:01:22.542223 JAVA-SIPCC-SIP_ALARM:storeAlarm:已在索引[0]處儲存警報。

1958 NOT Nov 09 13:01:22.544024 JAVA-Thread-5|JPlatUi:setUnregReason - old-unregister-reason:25, new unregister-reason:10, cc-server-type:0

1959 NOT Nov 09 13:01:22.544268 JAVA-Thread-5|JPlatUi:isThisFailureFromNewCause - old unregReason =25 newUnregReason=10

1960 NOT Nov 09 13:01:22.549762 JAVA-Thread-5|JPlatUi:setUnregReason — 設定為unregister-reason:10

註銷原因下面的代碼10被解碼為「LastTimeTCPtimeout」。

1961 ERR 2009年11月13:01:22.681060 JAVA-Thread-5 - ================== stonemark5

1962 NOT Nov 09 13:01:22.681701 JAVA-Thread-5|cip.sipcc.SipEnhancedAlarmInfo:setLastDeregistrationReason - new unreg-reason=10(LastTimeTCPtimeout), old unreg-reason=25

1963 WRN Nov 09 13:01:22.689698 JAVA-Thread-5|cip.sipcc.SipEnhancedAlarmInfo:getLastUnregistrationTimeReason - TimeStamp=1478696482681;原因=10

1964 ERR 2009年11月13:01:22.814801 JAVA-Thread-5 - ================== stonemark5

1965 NOT Nov 09 13:01:22.821546 JAVA-Thread-5|JPlatUi:setUnregReason — 嘗試在電話註冊後傳送第一個unreg-alarm， unregister-reason:10

1966 INF Nov 09 13:01:22.822003 JAVA-Thread-5|cip.sipcc.SipCcAdapter:- ALarmerIF send alarm(LastOutOfServiceInformation):DeviceName=SEPC80084AA8721 DeviceIPv4Address=10.62.153.20/29 IPv4DefaultGateway=10.62.153.17 DeviceIPv6Address= IPv6DefaultGateway= ModelNumber=CP-7821 NeighborIPv4Address=10.62.153.17 NeighborIPv6Address= Device ID=KPOE-allevich.cisco.com NeighborPortID=FastEthernet0/1 DHCPv4Status=1 DHCPv6Status=3 TFTPCfgStatus=1 DNSStatusUnifiedCM1=4 DNSStatusUnifiedCM2=4 DNSStatusUnifiedCM3=0 DNSv6StatusUnifiedCM1=0 DNSv6StatusUnifiedCM2=0 DNSv6StatusUnifiedCM 3=0 VoiceVLAN=150 UnifiedCMIPAddress=10.48.47.143 LocalPort=51509 TimeStamp=1478696482681 ReasonForOutService=10 LastProtocolEventSent=Sent:REGISTER sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 REGISTER CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20 LastProtocolEventReceived rcvd:SIP/2.0 200 OK Cseq:103 REGISTER CallId:c80084aa-87210003-03fea156-01e00b4a@10.62.153.20

1967 DEB Nov 09 13:01:22.822309 JAVA-SIPCC-SIP_ALARM:storeAlarm:已在索引[1]處儲存警報。

1974 DEB Nov 09 13:01:22.857499 JAVA-SIPCC-SIP_ALARM:update_unregister_alarm_info:Info_type=CC_UNREG_ALARM_SIP_MSG_INFO ccm_id=VISITING_CCM phone_tcp_port=0 sip_info_msg=Sent:REGISTER sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 REGISTER CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1975 DEB 2009年11月13:01:22.857804 JAVA-SNAPSHOT-RELEASE:CCAPI_Device_releaseDeviceInfo:reference pointer=b3535768

1976 ERR Nov 09 13:01:22.857926 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG:sip_tcp_createconnfailed_to_spi:傳送SIP_TMR_REG_RETRY消息，以便此cucm ip:10.48.47.143可以置於回退清單中

1977 DEB Nov 09 13:01:22.857987 JAVA-SIPCC-SIP_MSG_SEND:ccsip_register_send_msg:cmd=90=SIP_TMR_REG_RETRY ndx=97

1978 ERR 2009年11月13:01:22.858140 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_tcp_detach_socket:無效的套接字

1979 NOT Nov 09 13:01:22.858231 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG:sip_tcp_purge_entry:套接字fd:-1 closed for connid 0 with address:0，遠端埠：0

1980 DEB Nov 09 13:01:22.858506 JAVA-SIPCC-MSG_SEND_REQ:SIPSPISendSubscribe:正在傳送訂閱……

1989 NOT Nov 09 13:01:22.860734 JAVA-SIPCC-SIP_MSG_SEND:ccsip_dump_send_msg_info:<10.48.47.143:5060>:請參閱：<sip:10.48.47.143> :1000請參閱：c80084aa-8721001e-25e32e9e-6505ba59@10.62.153.20

1990 ERR 2009年11月13:01:22.860856 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sipTransportSendMessage:無法連線到遠端地址10.48.47.143:5060

1991 ERR 2009年11月13:01:22.860917 JAVA-SIPCC-FUNC_CALL:sipTransportCreateSendMessage:錯誤：sipTransportSendMessage()返回錯誤。

1992年11月09日13:01:22.861131 JAVA-SIP :SIPSPISendSubscribe:無法傳送消息

1993年11月09日13:01:22.861222 JAVA-SIP :subsmanager_handle_ev_app_subscribe :無法傳送SUBSCRIBE消息

2028 NOT Nov 09 13:01:22.869341 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_ccm_conn_status:***********CUCM 10.48.47.143未連線***********

2072 DEB 2009年11月13:01:22.879687 JAVA-SIPCC-SIP_FAILOVER:sip_regmgr_ccm_get_next:沒有可用的抄送。需要重新啟動！

2083 ERR 2009年11月13:01:22.881396 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_get_ti_addr:使用主CUCM未找到活動的CUCM

2084 DEB 2009年11月13:01:22.881488 JAVA-SIPCC-SIP_REG:sip_regmgr_handle_reg_all_fail:所有註冊嘗試均失敗。

2085 NOT Nov 09 13:01:22.881640 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_ccm_conn_status:***********CUCM 10.48.47.136未連線***********

2125 DEB 2009年11月13:01:22.892811 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_destroy_cc_conn:CC <PRIMARY_CCM>:連線已關閉

2126 NOT Nov 09 13:01:22.892933 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_ccm_conn_status:***********CUCM 10.48.47.143未連線***********

2127 DEB 2009年11月13:01:22.893116 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_destroy_cc_conn:CC <SECONDARY_CCM>:連線已關閉

2128 ERR 2009年11月13:01:22.893238 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_get_ti_addr:使用主CUCM未找到活動的CUCM

2129 ERR 2009年11月13:01:22.893299 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_get_ti_addr:使用主CUCM未找到活動的CUCM

2130 NOT Nov 09 13:01:22.893513 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_ccm_conn_status:***********CUCM 10.48.47.136未連線***********

2131 DEB 2009年11月13:01:22.893665 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_destroy_cc_conn:CC <TERTIARY_CCM>:連線已關閉

2132 ERR 2009年11月13:01:22.893757 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_get_ti_addr:使用主CUCM未找到活動的CUCM

2133 ERR 2009年11月13:01:22.893879 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_get_ti_addr:使用主CUCM未找到活動的CUCM

2134 NOT Nov 09 13:01:22.893971 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_ccm_conn_status:***********CUCM 10.48.47.136未連線***********

2135 DEB 2009年11月13:01:22.894123 JAVA-SIPCC-SIP_TRANS:sip_transport_destroy_cc_conn:CC <SRST_CCM>:連線已關閉

2136 DEB Nov 09 13:01:22.894245 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_set_sip_registration_state:第1行：未註冊

嘗試註冊到所有節點失敗後，電話將重新啟動並重新嘗試註冊。

2288 DEB 2009年11月13:01:22.996946 JAVA-SIPCC-SIP_REG:sip_regmgr_regalfail_timer_callback:註冊失敗。立即重新啟動系統！

2289 DEB 2009年11月13:01:22.997099 JAVA-SIPCC-SIP_REG:sip_regmgr_send_status:src_id:1 msg_id:1

2290 DEB Nov 09 13:01:22.997160 JAVA-SIPCC-UI_API:ui_reg_all_failed:*********向所有CUCM註冊失敗。***********

2291 DEB 2009年11月13:01:22.997313 JAVA-SIPCC-SIP_REG:sip_regmgr_send_status:全部註冊失敗

2292 NOT Nov 09 13:01:22.998045 JAVA-SIPCC-SIP_DEVICE_MGR:registration_processEvent:事件EV_CC_OOS_REG_ALL_FAILED，當前狀態MGMT_STATE_REGISTERED

2293 NOT Nov 09 13:01:22.998320 JAVA-SIPCC-SIP_DEVICE_MGR:setState:新註冊狀態= MGMT_STATE_OOS_AWAIT_SHUTDOWN_ACK