目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

疑難排解

簡介

本文說明如何在DX80和DX70終端上上傳背景影象（客戶牆紙）。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- DX70、DX80端點

- CUCM（思科統一通訊管理器）

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

附註：背景影象的解析度必須為2985x1080畫素。

步驟1。若要將映像上傳到所有CUCM伺服器節點上，請執行以下步驟：

- 導航至Cisco Unified OS Administration > Software Upgrades > TFTP file management

- 按一下Upload File按鈕，將開啟一個新視窗。按一下Choose File按鈕，然後選擇所需的影象。對於Directory，輸入值Desktops/2985x1080x24。單擊按鈕Upload File

注意：您必須在已上載後台映像的所有CUCM伺服器節點上重新啟動TFTP服務。

步驟2.要在CUCM伺服器節點上重新啟動TFTP服務，請執行以下步驟：

- 登入到Cisco Unified Serviceability，然後導航到工具>控制中心 — 功能服務

- 從下拉菜單中選擇CUCM伺服器節點

- 在CM Services部分，選擇Cisco Tftp服務，然後按一下左上角的Restart選項

步驟3.登入到Cisco Unified CM管理，然後導航到Device > Device Settings > Common Phone Profile。選擇Standard Common Phone Profile。執行下列操作：

- 取消選中啟用終端使用者訪問電話背景影象設定

- 在Background Image欄位輸入影象的檔名為DXimage.png。在位於欄位右側的Override Common Settings覈取方塊處放置一個複選標籤

- 按一下「Save」，然後按一下「Apply Config」，以便應用變更

步驟4.在Cisco Unified CM管理下，導航到Device > Phone，然後選擇為其上傳映像的DX終端。

- 在下拉選單的Common Phone Profile欄位中選擇Standard Common Phone Profile

- 在Background Image欄位中，新增背景影象的檔名

- 按一下「onSave」，然後按一下「onApply Configure」，以便應用變更

驗證

背景影象現在應顯示在為其上載的DX終端上。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。