目錄

簡介

必要條件

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹當使用者使用Tidal Transaction Analyzer收到此DB2錯誤時應執行的步驟：

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

必要條件

採用元件

- Tidal Transaction Analyzer 1.9或更高版本

- IBM DB2

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

DB2客戶端收到錯誤。

解決方案

請執行以下步驟：

1. 檢驗DB2客戶端是否已正確安裝和配置。

2. 確認可以通過DB2客戶端連線到DB2資料庫。

3. 驗證DB2客戶端是否為32位。

注意：如果您運行的是64位DB2客戶端，則此操作不會與Transaction Analyzer一起使用。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems